-- 0012_api_keys_values.sql
-- Lagre API-nøkkelverdier i DB slik at de kan administreres fra grensesnittet.
-- Når key_value er satt, brukes den direkte i config i stedet for env-referanse.

BEGIN;

ALTER TABLE ai_api_keys ADD COLUMN key_value TEXT;

-- Rename Gemini → Google
UPDATE ai_api_keys SET label = 'Google' WHERE env_name = 'GEMINI_API_KEY';

-- Legg til OpenAI
INSERT INTO ai_api_keys (env_name, label, is_enabled) VALUES
    ('OPENAI_API_KEY', 'OpenAI', false)
ON CONFLICT (env_name) DO NOTHING;

COMMIT;
